;Microsoft Mouse Menu for Stock Shock Version 3.0
BEGIN lftbtn,rtbtn,btbtn,lfmtn,rtmtn,upmtn,dnmtn,40,28
;LEFT BUTTON OPTIONS:
lftbtn: EXECUTE keyenter
;RIGHT BUTTON OPTIONS:
rtbtn: EXECUTE keyesc    ;right button always does Esc
;BOTH BUTTONS OPTIONS:
btbtn:  EXECUTE keyf1    ;get help
;LEFT MOTION:
lfmtn: EXECUTE lsen,lf   ;low sensitivity, Menus
;RIGHT MOTION:
rtmtn: EXECUTE lsen,rt
;UP MOTION:
upmtn: EXECUTE lsen,up
;DOWN MOTION:
dnmtn: EXECUTE lsen,dn
;CURSOR MOVEMENT:
lf: TYPE 0,75
rt: TYPE 0,77
up: TYPE 0,72
dn: TYPE 0,80
;SENSITIVITY:
lsen: assign ,,,,,,,40,28
;KEY DEFINITIONS:
keyesc: TYPE 27
keyenter: TYPE enter
keyf1: TYPE 0,59

